CONTENTS:00001461:none
CONTENTS:00001552:main
CONTENTS:00003889:batch
CONTENTS:00007381:set_clock
CONTENTS:00008235:memory_test
CONTENTS:00011447:rpt_config
CONTENTS:00012143:rpt_dev_drvrs
CONTENTS:00014210:rpt_cmos_tbl
CONTENTS:00014849:rpt_interrupts
CONTENTS:00016314:bench_hdisk
CONTENTS:00018748:bench_main
CONTENTS:00020801:bench_video
CONTENTS:00022700:bench_save
CONTENTS:00022930:setup_activity_log
CONTENTS:00024486:show_activity_log
CONTENTS:00024930:test_sysbd
CONTENTS:00026455:test_prn
CONTENTS:00027093:test_ser
CONTENTS:00027438:test_par
CONTENTS:00027757:test_flop
CONTENTS:00029190:test_hard
CONTENTS:00030582:test_video
CONTENTS:00032289:test_kbd
CONTENTS:00033591:test_joy
CONTENTS:00034238:test_mouse
CONTENTS:00034580:test_clock
CONTENTS:00035867:test_mem
CONTENTS:00038371:log_printer
CONTENTS:00038622:log_graphics
CONTENTS:00038851:ram_locate
CONTENTS:00000000:ram_summary
CONTENTS:00042636:ram_find
CONTENTS:00043869:ram_setup
CONTENTS:00045047:register_user
CONTENTS:00045200:memmap_base
CONTENTS:00000000:memmap_int
CONTENTS:00048102:memmap_tsr
CONTENTS:00000000:memmap_nothing
CONTENTS:00049046:memmap_hiram
CONTENTS:00049430:memmap_ebios
CONTENTS:00049823:memmap_vram
CONTENTS:00050121:memmap_available
CONTENTS:00050485:memmap_rom
CONTENTS:00050815:memmap_ems
CONTENTS:00051268:report_detail
CONTENTS:00051728:custom_heading

@(#)CheckIt checkit.hlp Date: 09/02/91, Release: 3.0.

HELP:none:Подсказка невозможна
     Извините, в этом месте подсказка невозможна.
END.

HELP:main:Главное меню
                     Описание   CheckIt
                     ------------------

     CheckIt-это диагностическая программа контроля качества
для MS-DOS ориентированного  компьютера. Она  информирует  о
конфигурации программных средств и ресурсах системы, осущес-
твляет проверку работоспособности технических средств и дает
ключевые характеристики вычислительной мощности  компьютера,
выводит на экран параметры проверяемых устройств.
        
     С помощью Checkit пользователи  персональных компьютеров
могут удостовериться  в уровне функциональной или полной сов-
местимости машины  и проверить правильность  функционирования
ее компонент.
     
     Протоколы Сheckit знакомят с программными и  аппаратными
средствами, установленными на проверяемом компьютере.

      В качестве дополнительного параметра можно  определить
скорость данного компьютера относительно других.


                     Организация Checkit
                     -------------------
                           
     Checkit  организована из  следующих главных "падающих"
меню:
      
Информ.:    пользователю предоставляется  возможность  полу-
            чить информацию об аппаратных средствах и  прог-
            раммном обеспечении проверяемого компьютера.
     
Тесты:      используется для выбора и прогона  диагностичес-
            ких тестов.
                                                          
Параметры:  определяет и выводит на  экран  скорость  Вашего
            персонального компьютера.

Серв.:      позволяет установить дату и время в часах-кален-
            даре и запустить другие программы. Описывает па-
            мять данного компьютера.

Назн.:      используется для выбора цветного или монохромно-
            го  режима   экрана,  предоставляет  возможность
            задать устройство,  на  которое  будет выводится
            протокол выполнения  Checkit, выводит протокол в
            файл на диске и/или на печать.
     
Вых.:       выходит из Checkit и возвращается в МS DOS.
     
     Для  просмотра  системы  меню используются  клавиши  со
стрелками. Для  каждого выбранного  меню  (выделяется  ярким
цветом) содержимое информационного окна в нижней части экра-
на изменяется и содержит описание выполняемых операций.
END.
     
HELP:batch:Конфигурация теста комплекса
     Эта функция  включает  управление  всеми  возможностями
данной программы и предназначена для экспертных  оценок сос-
тояния компьютера техническим персоналом.
     
     Программу полезно использовать в следующих случаях :
         
  * При циклическом тестировании  компонент  для  определения
    характера ошибки
     
  * При конфигурировании сокращенного набора тестов для  про-
    верки отдельных компонент и для  отладки  компьютеров при
    серийном производстве
                       
  * При  запуске встроенных тестов  для  вновь  установленно-
    го оборудования
     
     Предусмотрена возможность  создания комплексного теста.
Комплексный тест может выполняться и без вмешательства опера-
тора. Протокол (результат) выполнения комплексного теста мо-
жет сохраняться.
     
     Экран разделен на три основные части:
     
Автоматические тесты  Верхняя часть экрана включает все тес-
                      ты, не требующие прямого вмешательства
                      оператора. Это тесты памяти,жесткого и
                      гибкого дисков, системного модуля (ма-
                      теринской платы),  таймера, последова-
                      тельных и параллельных интерфейсов.
                                                        
Интерактивные тесты   Тесты в средней части  экрана  требуют
                      вмешательства оператора (выбор клавиш,
                      визуализация результатов на печатающих
                      устройствах или мониторах). Они  вклю-
                      чают тесты печатающих устройств, мони-
                      тора, клавиатуры, мыши, джостика.
     
Организующая часть    Эта часть  экрана (меню)  используется
                      для организации комплексного теста. Вы
                      управляете  файлом   протоколирования,
                      количеством  исполнения,  возможностью
                      останова  (приостановки) при обнаруже-
                      нии ошибки.
     
                      Внимание. При выполнении длинных цепо-
                                чек тестов  устройством  для
                                хранения  протокола  следует
                                назначить диск или принтер.
         
         Сохранение конфигурации комплексного теста
         ------------------------------------------
     
     Выбранная последовательность прохождения  тестов  может
быть сохранена в файле конфигурации. Таким образом, при пов-
торном запуске программы выбранный режим установится автома-
тически.
     
                 Выполнение теста комплекса
                 --------------------------
     
     После установки режима выполнения теста комплекса  вве-
дите 'Y' на подсказку 'Выполнять? '  и нажмите  ENTER.  Если
выбранные тесты требуют  вмешательства  оператора (установки
заглушек на проверяемые модули или дискет в накопители), вы-
дается соответствующее сообщение до начала выполнения  теста
комплекса.
     
     Если выполняются тесты, не требующие ручного вмешатель-
ства, то по окончании выполнения теста комплекса  необходимо
проанализировать протокол.

     При  запуске теста  несуществующего устройства  Checkit
выдаст сообщение об отказе тестирования и перейдет к  выпол-
нению следующего теста.Это позволяет использовать один и тот
же  пакет  для проверки персональных  компьютеров  различных
конфигураций.
END.
     
HELP:set_clock:Установка часов-календаря
     Эта программа позволяет  установить  дату и время. Если
приходится часто устанавливать дату и время необходимо пери-
одически менять батарейку.
     
                       Установка даты
                       --------------
                              
     При помощи клавиш со стрелками переместите  указатель  в
поле даты и нажмите ENTER. Введите новую дату в формате М/Д/Г
и  опять нажмите ENTER. Например, 21 января 1990 г.  вводится
ккак 01/21/1990.

                      Установка времени
                      -----------------
                      
     При помощи  клавиш  со стрелками переместите указатель в
поле времени и нажмите ENTER. Введите новое  время в 24-часо-
вом формате и опять нажмите ENTER. Например, 8 часов  5 минут
вечера вводятся как 20:05.
END.
   
HELP:memory_test:Тест памяти
      По умолчанию устанавливается "быстрый" тест всей памя-
ти. Ниже описываются возможности конфигурирования этого тес-
та.
     
              Тестирование части памяти
              -------------------------
      Checkit можно сконфигурировать для проверки заданного
диапазона памяти. Это удобно при диагностике случайных оши-
бок методом многократного тестирования.

     Примечание: чтобы   исключить  тестирование  некоторого
                 участка памяти, установите одинаковые  зна-
                 чения начального и конечного адресов.  Пом-
                 ните, что шестнадцатиричное значение в пра-
                 вом углу исчезнет.
     
               Проверка несуществующей памяти
               ------------------------------
     
    Если часть ОЗУ "плохая", подтест  POST (самотестирование
памяти) может определить эту  память  как  неустановленную в
системе.
      Идентифицировать плохие микросхемы можно путем  тести-
рования заведомо неисправной памяти.
                  
                    Проверка расширенной памяти
                    ---------------------------
     
     Ввиду специфичности проверки расширенной памяти тестом
всегда проверяется полный об'ем памяти.
     
                  Быстрый тест. Полный тест
                  -------------------------
     
     Если  поле 'Быстрый  тест  памяти'  установить как 'Y',
Checkit проверит каждый блок памяти один раз с помощью псев-
дослучайных кодов. В большинстве  случаев  этого  достаточно
для диагностики основных ошибок памяти. Если  указать  'N' в
этом поле,Checkit выполнит более тщательную проверку каждого
блока памяти с 8 дополнительными кодами.
                  
                  
                 Количество повторений теста
                 ---------------------------
     
     Если работоспособность ОЗУ вызывает сомнения и  единич-
ное выполнение теста не выявляет  ошибку, то  лучший  способ
обнаружения такого рода ошибок - это многократное повторение
теста с указанием количества повторений в  определенной  об-
ласти экрана-меню.  Для зацикливания выполнения теста памяти
необходимо ввести "С" в предназначенную  для  этого  область
зкрана-меню.
     
     Если многократное повторение  и тщательное тестирование
не локализует ошибку, то причину сбоев следует  искать  не в
плохой микросхеме.
     
     Внимание. При выполнении длинных цепочек тестов устрой-
               ством для хранения протокола  следует  назна-
               чить диск или принтер.
END.

HELP:rpt_config:Конфигурация теста комплекса
     Этот  экран отображает  перечень  оборудования и програм-
много обеспечения, установленного на компьютере.
Эта информация может быть использована :
     
       * для определения возможности подключения нового обору-
         дования и постановки новых программных средств.
     
       * для облегчения технического обслуживания компьютера.

       * для расширения области применения компьютера.
     
Верхние несколько строк отображают текущую версию операционной
системы и информацию о BIOS. Остальная часть экрана отображает
конфигурацию оборудования.
END.
     
HELP:rpt_config:Состав и программные средства компьютера
     Из этого зкрана Вы получите информацию  о  конфигурации
и программном обеспечении,установленном на вашем компьютере.
Эта информация может быть полезной:
     
     * если необходимо определить возможность подключения  к
       вашему компьютеру нового  устройства  или  постановки
       нового программного обеспечения;
     
      * для диагностики неисправностей компьютера;
     
      * для определения возможностей компьютера;
     
     Верхние несколько строк дисплея  указывают  на  текущую
версию DOS BIOS. Остальная  часть  экрана  отражает  текущую
конфигурацию аппаратных средств компьютера.
END.
     
HELP:rpt_dev_drvrs:Драйверы устройств
     Этот экран дает информацию о драйверах блочных  и  сим-
вольных устройств,  установленных  в данный  момент в компь-
ютере.
   
     Этот перечень часто не помещается в одном экране и про-
читать остальную информацию можно, используя для  передвиже-
ния по экрану клавиш со стрелками.
                                             
     Драйверы блочных устройств обслуживают жесткие и   гиб-
кие диски.  Драйверы  символьных  устройств обслуживают все,
включая клавиатуру,последовательные порты,а часто и дисплей.

Ниже описаны элементы отчета :
                                                         
  Сег:off          В этой колонке выводится  шестнадцатирич-
                   ный адрес драйвера  устройства ( значение
                   сегмента и смещения  соответственно).
  
  # Накоп(и)       Эта колонка относится к блочным устройст-
                   вам и перечисляет количество и наименова-
                   ние накопителей на жестких и гибких  дис-
                   ках, обрабатываемых одним драйвером.
                         
  Имя              Эта колонка появляется только при наличии
  (Имя драйвера)   символьных устройств и выводит имя  драй-
                   вера. Например, драйвер последовательного
                   порта может иметь имя COM1.
  
  Аттр.            Эта  колонка  отображает байт 'исходного'
                   признака в шестнадцатиричном формате. Ин-
                   формация, выбранная  из данного значения,
                   выводится на экран под двумя колонками.
     
  DOS              На экран выводятся  параметры минимальной
                   версии DOS,  необходимые  для нормального
                   функционирования данного драйвера.  Нужно
                   проследить,чтобы версия операционной сис-
                   темы и драйверы соответствовали друг дру-
                   гу.
     
  Характеристики   Приводятся  другие  важные параметры драй-
                   веров  устройств.
 
END.
     
HELP:rpt_cmos_tbl:Таблица CMOS
     Экран предоставляет информацию об  основных  параметрах
системы (времени, размерах памяти, типах внешних устройств),
хранящихся в энергонезависимой памяти, питающейся  от  бата-
рейки.

     Эта информации может быть использована:
     
   * При  необходимости  проверки  работоспособности   CMOS-
     структуры и правильности ее установки.
     
   * При необходимости печати или сохранения копии для более
     позднего анализа или повторной конфигурации.
     
     Для изменения основных параметров используйте программу
SETUP, поставляемую с персональным компьютером.
END.
     
HELP:rpt_interrupts:Прерывания
     На экране - устройства и программы, использующие преры-
вания аппаратных средств (IRQ) компьютера.  Одновременно  на
экран выводится перечень каналов прямого доступа.
     
     Эта информация используется для  определения свободных
уровней прерываний при подключении новых устройств.

Примечание: Снескit может определить уровни прерываний, если
            перед его запуском был загружен драйвер подключа-
            емого устройства, а после запуска  был  выполнен
            соответствующий тест. В противном случае  инфор-
            мация может быть неточной.
     
                   Каскадные прерывания
                   --------------------
     
     Если Вы используете компьютеры типа АТ или 386 то  пре-
рывания IRQ будут "каскадными".Вы должны  иметь  в виду, что
некоторые аппаратные и программные средства  конфигурируются
с использованием  переадресации  IRQ. Это нормальный процесс
и не указывает на ошибку.
     
                   DMA - каналы прямого доступа
                   ----------------------------
     
     В отличие от перечня IRQ (прерываний) перечень DMA  (ка-
налов прямого доступа) представляет  только  стандартное  ис-
пользование DOS доступных каналов. Не используемые возможнос-
ти  аппаратных средств и программного  обеспечения  не  выво-
дятся на экран. Неполный перечень может  быть  дополнен, если
предварительно назначить новые каналы.
END.

HELP:bench_hdisk:Параметры винчестера
     Тест дает информацию об основных  характеристиках  жест-
кого диска:
     
                        Время поиска
                        ------------
Среднее время  Среднее время  перемещения  головки чтения/за-
поиска         писи вашего  жесткого диска  ("seek")  с одной
               дорожки на другую.
               
Время поиска   Среднее  время, которое  занимает  перемещение
дорожка-       головки чтения/записи  на  одну  дорожку. Сле-
дорожка        довательно, тест измеряет  минимальное  время,
               необходимое  жесткому  диску  для  обнаружения
               собственно порции информации.
 
Время поиска   Основной показатель, определяющий время, нео-
               бходимо для доступа к информации  на  жестком
               диске.
     
                    
                    Скорость передачи
                    -----------------
     Этот  параметр определяет "исходную" скорость  передачи
жесткого диска.
     Факторы, оказывающие влияние на это показание:
     
Фактор смещения   Если он установлен неправильно,  то   ско-
                  рость передачи может быть в 10 раз медлен-
                  нее, чем могла быть. На большинстве персо-
                  нальных  компьютеров фактор смещения обыч-
                  но равен 3.
     
КЭШ диска         Добавление  КЭШ-памяти и  соответствующего
                  программного обеспечения может значительно
                  улучшить производительность вашего диска.
 
     Для получения  большей  информации  о  преобразовании и
улучшении производительности диска  необходимо  использовать
технические характеристики конкретного устройства.
                                              
                  Сравнение/хранение результатов
                  ------------------------------
     
      По умолчанию Checkit сравнивает  характеристики вашего
компьютера с IBM PC-XT. Если вы желаете использовать  харак-
теристики вашего компьютера в качестве эталонных, необходимо
выбрать подсказку 'S - сохранение результатов для сравнения'
и ввести идентификатор (шифр) вашего компьютера. Checkit со-
хранит результаты измерений  в  конфигурационном  файле  для
дальнейшего использования.
      При запуске Checkit на  другом  компьютере, необходимо
выбрать 'C - сравнение с ...' для сравнения его  показателей
с вашим компьютером.
END.
     
HELP:bench_main:Параметры системы
     Этот тест дает возможность измерить два основных аспе-
кта общей производительности вашего компьютера,  что  имеет
большое значение при выборе области применения.
                                                            
                                        
              Скорость центрального процессора
              --------------------------------
     
     Зто исходная скорость вычисления компьютера. Измеряется
скорость процессора (CPU). Верхнее окно  графически  отобра-
жает это измерение по отношению к 4,77 Мгц PC-XT компьютера.
Ниже этого графика отображаются оценка системы, тип  процес-
сора и его тактовая частота.
     
     Скорость вычислений компьютера  определяется  скоростью
выполнения операций центральным процессором.
     
                   Математическая скорость
                   -----------------------
     
     Это измерение, в нижнем окне,отображает скорость вычис-
лений с плавающей запятой (WHETSTONE). Эта оценка важна  при
использовании компьютера для вычислений в"электронных табли-
цах", в задачах  автоматизированного  проектирования  и  при
научных экспериментах. При наличии в компьютере математичес-
кого сопроцессора, эти  показатели  будут в  5-10 раз  выше,
чем без него.Ниже этого графика отображается  тип  сопроцес-
сора и его производительность.
                
                  Сравнение/хранение результатов
                  ------------------------------
     
      По умолчанию Checkit сравнивает  характеристики компь-
ютера с IBM PC-XT. Если Вы желаете использовать  характерис-
тики данного компьютера  в  качестве  эталонных,  необходимо
выбрать подсказку 'S - сохранение результатов для сравнения'
и ввести идентификатор (шифр) вашего компьютера. Checkit со-
хранит результаты измерений  в  конфигурационном  файле  для
дальнейшего использования.
      При запуске Checkit на  другом  компьютере, необходимо
выбрать 'C - сравнение с ...' для сравнения его  показателей
с вашим компьютером.
END.

HELP:bench_video:Скоростные характеристики видео
     Этот экран отображает два аспекта скорости видеоадапте-
ра компьютера. Видеоскорость - главный фактор производитель-
ности для интенсивных применений,таких,как эмуляция термина-
ла или подготовка текстов.
     
                     BIOS видеоскорость
                     ------------------
     
      Бенчмарк измеряет скорость отображения данных на экра-
не с  использованием  BIOS. Операционные  системы, программы
эмуляции терминала и другие устаревшие программы  используют
этот метод отображения текста на экране.Некоторые видеоадап-
теры снабжены специальным драйвером для повышения производи-
тельности.
                    Прямая видео скорость
                    ---------------------
     
     Checkit определяет скорость отображения данных непосред-
ственно на экране. Этот метод быстрее,чем метод использования
BIOS и более новые программы (включая  подготовку  текстов  и
оболочки ДОС) выводят символы этим методом.
     Хотя измерения производятся в текстовом режиме,  относи-
тельная скорость применима также для графического режима. Хо-
рошие показатели указывают на преимущества Вашего  компьютера
в CAD - программах и др.
                        
                  Сравнение/хранение результатов
                  ------------------------------
     
      По умолчанию Checkit сравнивает  характеристики компь-
ютера с IBM PC-XT. Если вы желаете использовать  характерис-
тики  компьютера в качестве  эталонных,  необходимо  выбрать
подсказку 'S - сохранение результатов для сравнения' и ввес-
ти идентификатор (шифр) компьютера. Checkit сохранит резуль-
таты измерений  в  конфигурационном  файле  для  дальнейшего
использования.
      При запуске Checkit на  другом  компьютере, необходимо
выбрать 'C - сравнение с ...' для сравнения его  показателей
с вашим компьютером.
END.

HELP:bench_save:Сохранение результатов
     Введите 10 символьное имя для отметки текущих  резуль-
татов. Позже Вы сможете воспользоваться  подсказкой 'C' для
сравнения другого множества результатов с отмеченным.
END.
     
HELP:setup_activity_log:Протокол
     CHECKIT  поддерживает  подробный  протокол  регистрации
результатов проверки технических средств. Информация о  про-
хождении каждого теста отображается на экране  после его за-
вершения. Весь протокол, как успешные проходы  так и отказы,
может храниться в файле на диске  и/или выводиться на  печа-
тающее устройство.
     
Только видео    Протокол будет сохранен в памяти  и  выведен
                на экран.
  
Диск            Для хранения  протокола на  диске  создается
                файл с  именем  CHECKIT. LOG. Результат  вы-
                полнения каждого  теста добавляется  в конец
                файла в течении всего сеанса CHECKIT.

Принтер         Результаты каждого  теста выводятся на печа-
                тающее устройство LPT1. Перед  выводом  пер-
                вой строки  протокола Checkit  предупреждает
                о необходимости подготовить  устройство  пе-
                чати к работе.

Диск и          Протокол одновременно сохраняется на диске и
принтер         выводится на печать.
     
                   Идентификация протокола
                   -----------------------
     Перед выводом протокола в файл на диске и/или на печать,
пользователю предоставляется возможность идентификации прото-
кола.
     
                   Сохранение отчетов (F2)
                   -----------------------
     Протокол  выведется  на печать и/или запишется на  диск
только в том случае, если ВЫ нажмете  клавишу F2 в ответ  на
подсказку.
END.

HELP:show_activity_log:Протокол
    Протокол регистрации результатов  выполнения  последнего
теста (или группы тестов) будет сохранен на устройстве, ука-
занном в меню "Протокол".

   Общее количество ошибок, обнаруженных во время выполнения
этого  теста  выводится в прямоугольнике в верхней части эк-
рана.
     
     Для  просмотра  всего  отчета  используются клавиши  со
стрелками. Для выхода из режима - клавиша ENTER.
END.

HELP:test_sysbd:Тест CPU
     Тест проверяет процессор (CPU), сопроцессор (NPU),конт-
роллер прямого доступа к памяти и контроллер прерываний.

CPU        Проверяются параметры CPU,  включая  математичес-
           кие, логические и общие функции, а также диагнос-
           тируются наиболее распространенные  дефекты  про-
           цессоров,при обнаружении которых необходима заме-
           на процессора.
     
Защищенный Если процессор на базе 80286 или  80386,  CHECKIT
режим      гарантирует, что устройство центрального  процес-
           сора работает  правильно  в  защищенном   режиме.
           Операционные системы, такие как OS/2 и Xenix  ис-
           пользуют этот режим с расширением.Для обеспечения
           доступа к  расширенной  памяти, процессор  должен
           войти в защищенный режим.
     
NPU        При налмчии математического  сопроцессора (такого
           как 8087) проверяются простые и сложные математи-
           ческие функции.
     
Контроллер Этот тест проверяет контроллер DMA компьютера.Это
DMA        оборудование отвечает за  передачу  данных  между
           памятью и  другими  устройствами. На  компьютерах
           класса АТ и 386 проверяется и  второй  контроллер
           DMA.

Контроллер Этот тест  проверяет  контроллер прерываний 8259А.
прерываний Контроллер отвечает за "прерывания" CPU. Например,
           устройство 8259А выдает прерывание каждый раз, как
           только Вы нажимаете клавишу на клавиатуре.
END.

HELP:test_prn:Тест принтера
     При выполнении этого теста на печатающее устройство вы-
водится информация, позволяющая проверить его  работу.  Тест
охватывает устройства Основное,типа Epson, HP Laserjet и др.
     
     Чтобы сконфигурировать тест для ваших условий,  необхо-
димо нажать "С" при подсказке "Тестировать?". После конфигу-
рации можно изменять тип принтера и базовый порт.

     При подсказке "Тестировать?" необходимо убедиться, что
печатающее устройство готово к работе и нажать "Y".

     CHECKIT высветит на экране  копию  выведенной на печать
информации и оператор сможет сравнить оба варианта.
END.

HELP:test_ser:Тест ИРПС
     Данный тест проверяет последовательный порт.Проверяются
каждый регистр контроллера (8250) и скорость передачи данных
в бодах. Данный  тест может  выполняться как с "заглушками",
так и без. Лучше  выполнять  его с "заглушками"  т.к. в этом
случае данные фактически посылаются и принимаются в порт.
END.
     
HELP:test_par:Тест ИРПР
     Этот тест проверяет параллельный порт. Этот  тест может
выполняться  как  с "заглушкой", так  и  без. Без "заглушки"
внутренние регистры параллельного порта проверяются на соот-
ветствие. С помощью "заглушки"  проверяются внешние  сигналы
и линии приема-передачи данных.
END.
     
HELP:test_flop:Тест гибкого диска
     Тест гибкого диска может быть применен в двух случаях:
     
     * При проверке накопителя.
     
     * Для определения дефектных дорожек на гибком диске.
     
Примечание: для проверки накопителя необходимо иметь  сфор-
            матированную дискету.
     
     Для запуска теста вставьте сформатированный гибкий диск
в соответствующий  накопитель и  нажмите  ENTER.  Если  диск
сформатирован не на максимальную емкость накопителя (т.е. на
360Кб или 720Кб для накопителя 1,2 мб)  будет выдано предуп-
реждение. Оператор может заменить диск,переформатировать или
выйти из теста.
       
              Подтест произвольного считывания
              --------------------------------

     Тест проверяет каждую дорожку на возможность считывания
информации. Так как последовательность  считываемых  дорожек
выбирается по псевдослучайному закону,одновременно с провер-
кой накопителя проверяется шаговый двигатель.  Возникшие  во
время прохождения теста ошибки отображаются в окне ошибок.
     
                 Подтест произвольной записи
                 ---------------------------
     
     Тест проверяет правильность записи информации на  диск.
Не следует выполнять  этот  шаг, если  используется дискета,
содержащая  полезную информацию. Сбои  накопителя  и  ошибки
при считывании с дискеты могут быть  обусловлены  различными
причинами.
END.
     
HELP:test_hard:Тест накопителя на жестком диске
     Тест проверяет жесткий диск.При этом информация на диске
сохраняется. Тест состоит из четырех подтестов. Первых прове-
ряет адаптер, а три последующих непосредственно накопитель.
     
                     Линейное считывание
                     -------------------
                        
     Самый простой подтест. Последовательно считывается каж-
дый цилиндр проверяемого жесткого диска.
     
                    Считывание "бабочка"
                    --------------------
     Считывается  каждый  цилиндр  диска.  Способ  движения:
уменьшающийся строб. Это самый  жесткий  режим  для проверки
механизма поиска жесткого диска.
                      
                   Произвольное считывание
                   -----------------------
                                                        
     Подтест имитирует функционирование жесткого диска в ре-
альной среде. Номер дорожки задается с помощью программы ге-
нерации случайных чисел. Обеспечивает достаточно жесткий ре-
жим для движения магнитной головки жесткого диска.
     
                    Информация об ошибках
                    ---------------------
     
     При обнаружении ошибки сообщение о ней появляется в ок-
не "ошибка" с об'яснением в колонке для примечаний.  Некото-
рые сообщения являются информационными.
END.
     
HELP:test_video:Тест видео
     Тест предназначен для проверки видеографического  дисп-
лея и состоит из трех подтестов.
                            
                     Подтест видеозаписи
                     -------------------
     
     Подтест  проверяет  память  видеографического дисплея и
аппаратные средства страничной организации. При работе этого
подтеста на экране будет появляться "мусор", о чем Вы будете
проинформимрованы до запуска  подтеста.  Подтест выполняется
автоматически.
     
                      Текстовые режимы
                      ----------------
     
     Подтест проверяет все текстовые режимы,имеющиеся в ком-
пьютере.Правильность отображения определяется оператором ви-
зуально.
    Каждая фаза этого подтеста состоит из  нескольких  экра-
нов. На каждом экране вверху слева отражены заголовок, номер
экрана и режим текущего  подтеста, что позволяет  ориентиро-
ваться в прохождении теста.
                           
ПОМНИТЕ: для выхода из подтеста необходимо нажать 'Esc'.
     
                     Графический подтест
                     -------------------
     
     Подтест  проверяет  режимы  графического  представления
данных, имеющихся в компьютере.Режимы отображения зависят от
типа адаптера. Так же, же как и в текстовом режиме, оператор
решает вопрос о работоспособности графических режимов.
     
     Если экран чист  или нечитабельный, можно предположить,
что адаптер или монитор не поддерживает данный режим. В этом
случае нажмите 'N' с последующим ENTER и текущий экран будет
отмечен, как ошибочный. По завершении Checkit  по  протоколу
можно определить, какие графические режимы поддерживаются.
END.
     
HELP:test_kbd:Тест клавиатуры
     Тест проверяет правильность работы кнопок  и  индикацию
клавиатуры. Поддерживаются расширенная клавиатура и  клавиа-
туры типа PC, AT. Для  выбора  типа  используйте  клавиши со
стрелками. Если тип  клавиатуры, используемой  в  компьютере
не совпадает с описанными в  Checkit,  сравните картинку  на
экране с проверяемой клавиатурой и выберите ту,которая ближе
всех к вашей.
     
                       Подтест клавиш
                       --------------
     
     Подтест дает возможность проверить каждую  клавишу.  При
нажатии клавиши убедитесь, что маркер передвигается на следу-
ющую позицию. Если Вам необходимо проверить одну  из  клавиш,
достаточно нажать ее три раза подряд.
           
                     Тест автоповторения
                     -------------------
     
     Подтест проверяет функцию 'автоповтора'. Необходимо на-
жать любую клавишу и не отпускать до тех пор, пока отображе-
ние клавиши на экране не замигает.
              
                    Индикатор клавиатуры
                    --------------------
     
     При проверке расширенной или AT  клавиатуры  необходимо
следить за тем, что бы индикация  на  клавиатуре  загоралась
одновременно с изображенной на экране клавишей.
END.
     
     
HELP:test_joy:Тест джойстика
     Тест дает возможность проверить "джойстик", его центров-
ку и работу всех его кнопок.
     
                   Центрирование джостика
                   ----------------------
     Для того, чтобы отрегулировать "джойстик" сначала уста-
новите ручку в крайнее верхнее, нижнее, левое и правое поло-
жение.Затем установите ручку "джойстика" в центральное поло-
жение. Таким образом установятся максимальные  значения  для
осей Х и Y. После этого курсор должен  установиться в центре
рамки. Если курсор смещен относительно центра, отрегулируйте
координатную ручку до точного центрирования.
END.
     
HELP:test_mouse:Тест 'мыши'
     Если в вашей системе есть 'мышь', то этот тест позволит
проверить правильность ее работы. Перед запуском  теста  не-
обходимо загрузить драйвер 'мыши'.

     Тест проверяет кнопки и перемещения 'мыши'. При возник-
новении ошибки нажмите клавишу 'ESC' для прекращения  выпол-
нения теста.
END.
     
HELP:test_clock:Тест реального времени
     Если система имеет датчик реального  времени, он  может
использоваться  для  правильной установки  и  снятия точного
времени.

     Этот тест состоит из нескольких подтестов.
     
       Сравнение реального времени с временем системы
       ----------------------------------------------
     
     Реальное время должно совпадать с системным.Расхождение
в несколько секунд считается  приемлемым и не должно воспри-
ниматься как ошибка.
     
             Сравнение реальной даты с системной
             -----------------------------------
                                                    
     При нормальной работе системы эти две даты должны сов-
падать.
                                                           
     
             Проверка датчика реального времени
             ----------------------------------
     Если компьютер имеет датчик реального времени или CMOS-
структуры с автоматическим переводом (все АТ и 386),тест бу-
дет проверять  особенности  сигнального  устройства  на этих
датчиках. Если проверяемый  датчик  не  срабатывает  вовремя,
тест выдаст сообщение об ошибке.При отсутствии датчиков будет
выдаваться сообщение о наличии проблемы совместимости компью-
тера.
END.
     
HELP:test_mem:Тест памяти
     Это тест памяти. В рамках вверху  экрана  высвечиваются
базовая и расширенная память компьютера.Выбранный для тести-
рования участок показан в обратном изображении.
     
              Значение параметров по умолчанию
              --------------------------------
     Для  изменения отображенных в правой части экрана пара-
метров теста необходимо ввести 'C' в ответ на подсказку 'Вы-
полнять тест' и нажать клавишу 'ENTER'.
     
                        Запуск теста
                        ------------
     
     Для запуска теста введите 'Y' в ответ на подсказку 'Вы-
полнять тест' и нажмите ENTER.
     
                  Тест программного буфера
                  ------------------------
     
     Тест памяти выполняется без разрушения содержимого  па-
мяти, занятой тестом.
     
                     Тест базовой памяти
                     -------------------
     
     Тест проверяет любую область памяти, включая память,ис-
пользуемую системой. При обнаружении ошибки возле рамки поя-
вится сообщение 'FAILED' и сообщения об ошибках будут  зане-
сены в протокол.
                                                               
                 Проверка расширенной памяти
                 ---------------------------

     Тест проверяет любую область расширенной памяти так же,
как и базовую память. При  обнаружении  ошибки  возле  рамки
появится сообщение 'FAILED' и  сообщения  об  ошибках  будут
занесены в протокол.
                                           
                  Проверка дополнительной памяти
                  ------------------------------
     
     Тест проверяет выбранную область дополнительной памяти.
Сообщения  об ошибках аналогичны сообщениям тестов  основной
памяти.
     
                  Проверка старших адресных линий
                  -------------------------------
     
     Выбранная область памяти будет проверяться  на  ошибки,
подхвата или потери разрядов  адресации, когда  запись  или
чтение одного байта влияют на содержимое другого байта.
     Примечание: на данном тесте рекомендуется проверять всю
память.
     
                    Проблемы локализации
                    --------------------
     
     Для устранения ошибок памяти необходима их локализация,
т.е. определение неисправной микросхемы. Для этого использу-
ется функция 'Размещение ИМС' в меню 'Серв.'.  Информация  о
неисправных микросхемах заносится в протокол.
END.
     
HELP:log_printer:Печать протокола
     Результаты выполнения теста заносятся в протокол, кото-
рый по желанию оператора может быть выведен на печать.

     Предварительно необходимо убедиться,что печатающее уст-
ройство готово к работе.
END.

HELP:log_graphics:Вывод протокола в графике
Если принтер обеспечивает графический режим печати,  Checkit
поддерживает вывод протокола в этом режиме, что обеспечивает
более качественную печать выводимых сообщений.
END.
    
HELP:ram_locate:Расположение микросхем памяти
     Этa функция поможет найти дефектные ИМС. Сначала  необ-
ходимо выполнить тест памяти для определения дефектных адре-
сов, а затем,используя этот экран,определить, какие ИМС сле-
дует заменить.
     
Примечание: предварительно должна быть определена конфигура-
            ция платы памяти на компьютере с помощью функции
            'Расположение ОЗУ' в меню 'Cерв.'.
     
                     Адресация дефектного ОЗУ
                     ------------------------
     
    При обнаружении ошибок ОЗУ на экране отображаются  адре-
са и список дефектных битов. Зта информация должна быть  за-
несена для определения местоположения ИМС. После  выполнения
теста памяти  эта информация  уже присутствует. В  противном
случае необходимо нажать клавиши 'C', ENTER и ввести адрес.
Перед  адресом  дополнительной  памяти   необходимо   ввести
'EMS:'. Ввод завершается нажатием клавиши ESC.

     После того, как информация  об адресах  введена,  можно
приступить к определению дефектных ИМС на плате. Для   этого
может быть использован один из следующих  методов:  упрощен-
ный или детальный.
     
                         Упрощенный метод
                         ----------------
    Этот метод предназначен  для  обслуживающего  персонала,
обладающего недостаточной квалификацией, но желающего  заме-
нить дефектные микросхемы. Выбрав 'S' [ENTER] и  ответив  на
последовательность простых вопросов  постепенно  детализиру-
ется информация о размещении ИМС на плате ОЗУ.
     С каждым ответом позиции ИМС  уточняются.  Если  в  ка-
кой-то момент Вы не в состоянии  ответить на  вопросы, прек-
ратите и отпечатайте (F2) копию расположения ИМС.
     
     Замечание. Вы можете использовать  этот метод  для  за-
полнения основных положений и перейти к детальному методу.
     
                          Детальный метод
                          ---------------
                                         
     Этот метод предназначен для пользователей, которым  из-
вестно засположение микросхем и необходимо определить  толь-
ко дефектные.
     Выберите 'A' [ENTER] для перехода к суммарному   экрану
для определения плат памяти в Вашем компьютере.Если Вы  удо-
влетворены результатом, отпечатайте плату с дефектными  мик-
росхемами (F2).
END.
     
HELP:ram_summery: Суммарный экран плат размещение  ИМС  ОЗУ
     Этот экран позволяет просмотреть и модифицировать опре-
деление каждой платы памяти перед попыткой замены  дефектных
ИМС. Если Вы удовлетворены  определением  платы, нажмите 'F'
[ENTER] для поиска дефектных ИМС.
     
                       Суммарный экран плат
                       --------------------
     
     Первый экран отображает перечень  всех  плат. Далее  Вы
можете легко просмотреть и модифицировать каждую плату.
     
Просмотр   Эта функция позволяет раскрыть  выбранную  плату.
платы      Если слово 'MORE' появляется сверху или снизу  от
           изображения  платы,  используйте  стрелки (Вверх,
           Вниз) для  просмотра  остальной  части  платы,  и
           стрелки (Влево Вправо) для просмотра  прилегающей
           части платы.
                          
Изменить   Эта функция позволяет создать или  модифицировать
плату      плату.  Существуют  отдельные  раз'яснения (HELP)
           по каждому полю.
     
           Замечание. Некоторая информация  для  определения
           платы является  технической,  поэтому  необходимо
           иметь саму плату или ее описание.
     
Удалить    Эта функция удаляет информацию о конфигурации вы-
плату      бранной платы.
     
Поиск дефе-Эта функция отображает платы и выделяет  яркостью
ктных ИМС  дефектные ИМС согласно Вашего определения.
END.
     
HELP:ram_find:Поиск дефектных ИМС
     Этот экран отображает микросхемы, требующие замены.
     
                     Отображение дефектных ИМС
                     -------------------------
     
     Могут отображаться два типа дефектных ИМС:
     
Дефектные Эти ИМС однозначно определяются Checkit  и  должны
ИМС       быть заменены. На экране они будут мигать  красным
          цветом и отмечены '=>'.
     
Сомнитель-Эти ИМС определены не однозначно.Такой тип  указа-
ные ИМС   теля используется для расширенной  памяти. На  эк-
          ране эти ИМС будут мигать желтым цветом  и отмече-
          ны '?>'.
     
          Для определения дефектной ИМС заменяйте  по очере-
          ди ИМС и проверяйте работоспособность ОЗУ  на тес-
          тах.
Функциональная клавиша F2 используется для  занесения  отоб-
раженной платы в протокол.
     
                      Неверные адреса памяти
                      ----------------------
     
     Если Вами определен адрес, который не относится к  этой
плате, Checkit выдает сообщение,что ИМС не может размещаться
по этому адресу. Вернитесь на суммарный  экран и  скорректи-
руйте размещение ИМС, чтобы такое сообщение не появлялось.
END.
     
HELP:ram_setup:Определение размещения ОЗУ.
     Эта функция позволяет определить физическое  размещение
плат памяти  в компьютере.  Этот шаг должен быть завершен до
попытки поиска дефектных ИМС ОЗУ.
     
Замечание. Некоторая информация для определения платы явля-
ется технической, поэтому необходимо иметь саму  плату  или
ее описание.

                    Экран отчета о платах
                    ----------------------

     Первый экран-это экран отчета о платах. На нем  изобра-
жены схемы всех плат, входящих в компьютер.
     
Изображение Этот подтест отображает покомпанентное изображе-
платы       ние выбранной платы.Если появляется слово 'MORE'
            вверху или внизу экрана, используйте клавиши  со
            стрелками вверх и вниз для отображения невидимой
            части платы,а клавиши со стрелками вправо и вле-
            во для отображения прилегающих плат.
     
Коррекция   Этот подтест позволяет создавать или корректиро-
платы       вать плату.

                                                        
Удаление    Выбирая  этот  подтест  Вы удалите информацию  о
            конфигурации выбранной платы.
END.

HELP:register_user:Регистрация оператора
     Вы можете внести в регистр пользователя  свои  данные и
они будут выводится в начале протокола.
END.

HELP:memmap_base:Карта базовой памяти
     Карта адресного пространства первого  мегабайта  памяти
включает основную  память (0К - 640К)  и  резервную  область
(600К - 1Мб). Верхняя половина экрана отображает эту область
графически, а  нижняя - ту же информацию в  виде перечня.
     Каждый тип об'екта на экране идентифицируется отдельным
символом. Ниже приводится перечень символов и их назначение.
     
     I  Вектор прерываний: Эта область  содержит  информацию
        о 256 аппаратных и программных прерываниях.
     P  Программы. Эта область содержит ДОС, Checkit, TSR  и
        резидентные драйверы устройств.
     А  Доступно. Это память не занятая ДОС.
     Е  Область расширения BIOS. Эта область (обычно в верх-
        ней части памяти ДОС) заполняется BIOS и использует-
        ся OS/2.
     V  Видео ОЗУ. Это область, используемая видеоадаптером.
     R  ПЗУ. Это область системного ПЗУ или адаптера.
     -  Ничего.Это пространство свободной памяти.
     Е  EMS страничный кадр. Это область размещения странич-
        ного кадра расширенной памяти. Обычно это 64Кб.
     Н  Hi RAM. Checkit резервирует пространство адресов, но
        не может идентифицировать их использование.
     ?
     ?
     ?
                    Более детальное отображение
                    ---------------------------
     Для выбора идентификатора используются клавиши со стре-
лками. Установив стрелеу на  нужном  идентификаторе  следует
нажать ENTER. На экране появится более детальная информация,
соответствующая выбранному идентификатору. Нажатием  F2  эта
информация занесется в протокол.
END.
     
HELP:memmap-int:Вектора прерываний
     Этот экран позволяет проверить  использование  векторов
программных прерываний. Эта информация  может  быть  полезна
при разрешении конфликтов между резидентными  программами  и
TSR - программами.
     Далее следует описание элементов, отображенных на экра-
не.

INT         В этой колонке отображается перечень прерываний.

Стандартные В этой колонке описываются стандартно используе-
функции     мые  прерывания. Необходимо иметь ввиду, что не-
            которые прерывания  стандартные, а  другие  либо
            зарезервированы, либо  имеют совместные примене-
            ния. Замечание: эта колонка описываеит стандарт-
            ные применения, а не то, как прерывания  исполь-
            зуются.

Адреса      Эта колонка отображает адреса векторов. Значения
            приводятся в виде сегмент:смещение в  шестнадца-
            тиричном виде.
     
Назначение  Эта  колонка  содержит  назначения  векторов. Во
            многих случаях вектора адресуются к  компонентам
            операционной системы System ROM, DOS kernel, или
            COMMAND.COM.  В других  случаях вектор указывает
            на драйвер устройства или TSR - программы.
     ?
     ?
END.
     
HELP:memmap_tsr:Программы
     Этот перечень отображает об'ем памяти резидентных прог-
рамм (включая Checkit). Заметим, что некоторые программы со-
держат данные и другое окружение. Необходимо удостовериться,
что эти блоки учтены при определении об'ема  занимаемой  па-
мяти.
?
?
END.
HELP:memmap_hothing:<ничего>
     Адреса, отмеченные таким способом, в данный  момент  не
используются. В зависимости от системы эти модули могут  ис-
пользоваться дополнительными модулями ПЗУ, EMS или HIRAM.
     
                         Перенастройка ОЗУ
                         -----------------
     
     Если система обладает возможностями  аппаратного  отоб-
ражения (подобно 80386 или 80486), возможно применение прог-
рамм типа QEMM или 386Max и использование области адресов  в
качестве ОЗУ. В эту область можно поместить резидентные про-
граммы и тем сасмым увеличить об'ем памяти для ДОС  примене-
ний.
?
?
END.
     
HELP:memmap_hiram:Hi RAM
     Эта область ОЗУ не опознается Сhckit по следующим  при-
чинам:
     1. Некоторые нестандартные видеоадаптеры используют под
        видеопамять Больший об'ем, чем  это  предусматривает
        Checkit.
     
     2. Некоторые дополнительные устройства  используют  ОЗУ
        для буферов данных и других специфических целей.
?
?
END.
     
HELP:memmap_ebios:Расширенная область данных BIOS
     Область данных расширенной  BIOS (EBIOS)  задействуется
BIOS на этапе начальной загрузки  и используется в  многоза-
дачных системах. Эта память (обычно  около 1К)  устанавлива-
ется в начале ОЗУ и не доступно ДОС. Это  является  причиной
того, что некоторые программы сообщают о наличии 639К иместо
640К байт памяти.
END.
     
HELP:memmap_vram:Видео RAM
     Это адресное пространство  используется  видеоадаптером
для изображения текста и графики.
     
     Различные адаптеры используют разные диапазоны  памяти.
Итоговый экран отображает общий и  детальный  диапазоны  для
каждого режима отображения.
END.
     
HELP:memmap_available:Доступные ОЗУ
     Эта область памяти ДОС, которая не используется никаки-
ми программами и доступна для применений, в том числе и TSR-
программ.
     
Примечание: Checkit учитывает себя, как одну из  программ  в
памяти. Следовательно, для определения общего доступного ОЗУ
необходимо учесть обдасть, занимаемую Checkit.
END.
     
HELP:memmap_rom:ПЗУ
     Зта область занята ПЗУ. Модули ПЗУ используются  основ-
ным BIOS, BIOS для жесткого диска, видеоадаптера и т.д. Если
Checkit обнаруживает 'авторскую строку', то она будет  отоб-
ражена. Иначе будут отображены первые несколько байт из этой
области, для определения к чему они относятся.
END.
     
HELP:memmap_ems:Страничный кадр
     Эта область обнаруживается, если существует расширенная
память. Обычно эта  память  занимает  отдельное пространство
адресов и не доступна для применений. Страничный кадр  обес-
печивает доступ к этому адресному пространству  для  чтения/
записи данных. Работа этой памяти подобна книге - можно  чи-
тать (писать) собственную страницу, но существуют  некоторые
страницы, закрытые для обращения.
END.
     
HELP:report_detail:подробный протокол
     Можно выбрать  подробный  протокол, протокол-сертификат
или оба. Подробный отчет - это запись результатов тестирова-
ния в протокол. Отчет - сертификат занимает одну страницу  и
содержит копию конфигурации и итоговых  результатов  каждого
теста.
     
Замечание: Для сохранения протокола необходимо удостоверить-
ся, выбраны соответствующие назначения в меню протокола  пе-
ред запуском теста.
END.
     
HELP:custom_heading:Оглавление пользователя (протокола)
     Протокол, выводимый на печать или в файл на  диске  мо-
жет быть озаглавлен пользователем.  Можно  использовать  это
место (в первой строке) для идентификации назначения  прото-
кола, например для какой машины создан  или  какая  ситуация
исследуется.
END.
