!?                 {Главное меню}
      Тест контроля работоспособности расширителя оперативной
   памяти предназначен для всесторонней комплексной проверки
   работоспособности расширителя оперативной памяти, как составной
   части оперативного запоминающего устройства в составе комплекса
   ПОИСК
      Перед запуском теста можно выбрать {проверку|?Проверка},
   установить для нее {параметры|?Параметры}, задать условия
   {останова|?Условия_останова} и {запуска|?Условия_запуска}.
      При проверке адаптера тест выдает сообщения о ходе
   тестирования. Сообщения об ошибках выдаются в окно
   {ошибок|?Окно_ошибок} (название, {номер ошибки|?Ошибка}) и рабочее
   окно (полная информация)
      Организация {разработчик|(C)} - ПО ЭЛЕКТРОНМАШ.
!?Проверка
                {Меню проверок}

   {Хранение информации|?Хранение_информации}   - пpовеpка пpавильности хpанения
                            инфоpмации
   {Адресация памяти|?Адресация_памяти}  - проверка правильности адресации
   {Комплексная|?Комплексная} - поочередное выполнение всех проверок
!?Параметры
                     { Параметры}
      Тест параметров не имеет.
{>|1}
!?Ошибка
                      {Коды ошибок}
    1 - Ошибка хранения
    2 - Ошибка адресации
{>|1}
!?Хранение_информации

        Хранение информации - проверяется путем записи и считывания
    тестовых последовательностей в ячейки проверяемого блока ОЗУ

{>|1}
!?Адресация_памяти

        Адресация памяти - проверяется путем записи в ячейки проверяемого
    блока ОЗУ их адресов и последующим считыванием
{>|1}
!?Комплексная

        Комплексная - последовательный запуск проверки хранения
    информации и проверки адресации
{>|1}
!?Тест

   Разработчик теста: ПО"Электронмаш" НИК "ПОИСК" отд.20.
                              {<>|1}
!
